nos
nouveautés

L’ILLUSIONNISTE
CRAYON PAUPIÈRES, TENUE 10H, WATERPROOF

Ambre
miel
CP101

Marron Cuivre
CP102

Kaki
Doré
CP103

Marron Glacé CP104

Ils parent vos yeux d’une couleur éblouissante d’un seul coup de crayon ! 1944 Paris a conçu cette ligne de fards à paupières en crayon scintillant pour
métamorphoser, rehausser et révéler l’étincelle naturelle de vos iris. L’Illusionniste sublime la couleur de vos yeux et met en valeur leur couleur à l’aide de jeux de lumière.

pcoo2

Le premier baume élixir qui combine le  film très nutritif et
léger d’une huile sèche avec les caractéristiques d’une poudre de maquillage. Formulé avec un haut pourcentage d’huile naturelle, le maquillage fond sur la peau : effet seconde peau. Il adoucit instantanément et apporte un effet radiant.

le gel sourcils
élixir nutritif, effet radiant

MA101

Ce gel transparent discipline et fixe les sourcils.
Le geste indispensable pour une routine complète des sourcils. Il agit comme une couche de protection
pour vos sourcils et maintient les poils en place. La brosse biseautée formée de poils souples répartit uniformément
la formule et offre une tenue souple sans résidu.